Title: Cordófonos
Course: Educación Musical - 2° C.B. > Section: Módulo VII - Cordófonos

Su nombre proviene del griego chordae, cuerda.
Son instrumentos que utilizan cuerdas vibrantes para la producción del sonido.
Las cuerdas pueden ser de: fibras vegetales, pelos (crines), seda, tendones y tripas animales, alambre metálico y fibras sintéticas (nylon).

Modos de ejecución:

-Punteo: con los dedos, con plectro o mecánicamente.

-Percusión: con varillas o con martillos.

-Frotación: con arco o con rueda.

-Vibración por simpatía: de cuerdas al aire.

Concepto de Cordófono

Su nombre proviene del griego chordae, cuerda. Son instrumentos que utilizan cuerdas vibrantes para la producción del sonido. Las cuerdas pueden ser de: fibras vegetales, pelos (crines), seda, tendones y tripas animales, alambre metálico y fibras sintéticas (nylon).

Modos de ejecución:

-Punteo: con los dedos, con plectro o mecánicamente.

-Percusión: con varillas o con martillos.

-Frotación: con arco o con rueda.

-Vibración por simpatía: de cuerdas al aire.

Subclasificación

Cordófonos simples

En esta subclasificación, el cuerpo o caja de resonancia carece de importancia para la interpretación del instrumento. Sus cajas de resonancia son muy elementales o básicas.

 Está integrada principalmente por la familia de las cítaras.

Cítaras de vara

 Berimbau                                                                                                Arco musical

Subclaficación

Cítaras de tabla:

siempre tienen varias cuerdas que corren sobre una tabla.

Tabla curva:

Los instrumentos de esta categoría se basan en una tabla curvada, la cual oficia como caja de resonancia, sobre la que se extienden varias cuerdas tensas. Las mismas se apoyan sobre puentes de madera o marfil que pueden variar su ubicación. Generalmente, los ejecutantes de estos instrumentos pulsan las cuerdas con dedales con uñas largas los cuales se colocan sobres los dedos.

Koto  (de origen Chino)                                                                                      K´in (de origen japonés)

Cítaras de tabla sin trastes:

Estos instrumentos con formas trapezoides, tienen un conjunto de cuerdas tensas las cuales se ejecutan pulsándolas, sin cambio de afinación.

Aquí vemos dos ejemplos: los salterios y la colombina

        Salterios

   Colombina

Cítaras de tabla con trastes:

A diferencia de las anteriores, las cuerdas tensas pueden modificar su afinación a partir de presionar las mismas con los dedos sobre sobre una tabla llamada diapasón divididas en varios trastes.

Como ejemplos te presentamos dos instrumentos creados hace muchos siglos. Se usaban en la Edad Media y el Renacimiento.

Se llaman Cítara de concierto y Espinette des Vosgues

 Cítara         Espinette

Subclasificación

Cordófonos de teclado:

Estos cordófonos tienen como antecesores a la familia de los salterios. Su sistema se basa en un conjunto de cuerdas extendidas y tensas dentro de una caja de resonancia de dimensiones mayores. Las cuerdas son pulsadas o golpeadas por púas o martillos activados por un sistema de teclas.

En este grupo encontramos instrumentos tan conocidos como el piano o sus ancestros como el clave o virginal.

                                                             Piano

                                                Clavecín

                                                  Virginal

                                               Clavicembalo

Cordófonos compuestos

   Los cordófonos compuestos no son ejecutables sin resonador o caja de resonancia. En ellos, las cuerdas se encuentran sujetadas por un botón incrustado en el bastidor (instrumentos de arco) o por un travesaño ubicado sobre la tapa (instrumentos punteados).

Familia de los laúdes

 - Instrumentos de arco

Familia de los violines

En esta sub clasificación nos encontramos con el Violín y toda su familia integrada por la Viola, el Violoncello y el Contrabajo.

Estas instrumentos se ejecutan con la acción de un arco realizado con madera y cerdas de crin de caballo, las cuales frotan las  4 cuerdas metálicas del instrumento consiguiendo así su vibración y sonido.

La caja de resonancia es de madera liviana y sonora, finamente trabajada y con una forma muy característica.

El más pequeño es el Violín, que por su tamaño, es el que emite el sonido más agudo. Se toca apoyando el instrumento entre el hombro y el mentón.

La Viola le sigue en tamaño, con una caja un poco mayor y un sonido más grave, similar al de la voz de la contralto. Al igual que el Violín, también se apoya entre el hombro y el mentón.

Con un sonido más grave aún se encuentra el Violoncello. Con un tamaño un poco más grande que una guitarra, el cello (como también se le conoce) se ejecuta sentado, colocando el instrumento entre las piernas.

Finalmente nos encontramos con el Contrabajo, el más grande de la familia y el que produce el sonido más grave. Por su tamaño es necesario ejecutarlo de pie o sentado en una banqueta alta.

Subclasificación

Familia de los laúdes

 - Instrumentos punteados

En esta categoría nos encontraremos con los laudes con todas sus vertientes y las guitarras con todas sus variedades.

Se denominan punteados porque para lograr su sonido es necesario hacer vibrar las cuerdas  pulsándolas con los dedos o un plectro o púa.

Laúdes

Durante la Edad Media, el Laúd fue llevado al sur de  Europa por loa árabes, desarrollándose y transformándose en la forma en la que se le conoce hasta el día de hoy.

Se trata de un cordófono que tiene un cuerpo convexo formado por 7 a 33 gajos de madera, clavijero doblado en ángulo hacia atrás,  y 6 grupos de cuerdas de tripa . Posee una sola abertura o boca de resonancia y diapasón con trastes. En los siglos XV y XVI se convirtió en el instrumento dominante de la vida doméstica en toda Europa.

Guitarra

Este cordófonono es, sin lugar a dudas, es instrumento más popular del mundo.

Su nombre proviene del griego kithara, y los primeros registros históricos de su existencia en España datan del siglo XIII, con un origen árabe - persa.

Durante el siglo XVI y XVII se desarrolló un tipo de guitarra denominada vihuela  la cual se diferenciaba de la guitarra que conocemos en la actualidad porque era un poco más chica, de caja más delgada o más angosta y con cuerdas que variaban en su número. Se ejecutaba pulsando las cuerdas con los dedos o con un plectro o púa. La vihuela estuvo muy presente en nuestra tierra en época de la colonia, ya que era traída por los inmigrantes y poco a poco llegó al campo.

Como ejemplo citamos el comienzo de la obra "Martín Fierro", que a pesar de ser argentina, los relatos del hombre de campo coinciden en muchos aspectos con las vivencias de los gauchos orientales.  "Aquí me pongo a cantar, al compás de la vihuela...."

Es en el siglo XX que la guitarra adquiere un lugar de preferencia entre quienes quieren interpretar música, sobre todo popular.

La guitarra tradicional posee una caja de resonancia de  tamaño modelo, aunque se han planteado algunos cambios según los diferentes fabricantes, gustos y necesidades.

Habitualmente tiene 6 cuerdas, pero existen guitarras de 12 cuerdas y de 7 donde se le agrega una grave. Su diapasón se encuentra dividido por trastes y en su clavijero posee un sistema de clavijas con ruedas dentadas para facilitar el ajuste de las cuerdas a la afinación deseada.

A partir de la guitarra tradicional surgieron muchas variantes de diferentes orígenes con algunos cambios en la forma básica y en la cantidad de cuerdas.

Brasil - Cavaquinho            Hawai - Ukelele

Venezuela - Cuatro  Cuba - Tres

Estados Unidos - Banjo

Bolivia - Charango

Rusia  -  Balalaika

Subclasificación

Arpas

El arpa tiene su origen en Oriente y aparece en Europa por primera vez hacia el siglo VIII en Irlanda. Sufrió una serie de cambios en su forma original, entre los que se destacan la cantidad de cuerdas y la aparición de pedales.

El arpa moderna consta de una caja de resonancia que sube en forma oblícula, un cuello curvado y una columna clásica, al pie de la cual se encuentra la pedalera con 7 pedales.

Mide aproximadamente 1,80 metros y posee 47 cuerdas de diferente largo y grosor. Se ejecuta pulsando las cuerdas con los dedos de las dos manos.

Existen algunas variantes del arpa clásica, elaboradas para la música popular de varios países. Generalmente son más pequeñas, con menos cuerdas y sin pedales.

Arpa paraguaya  Arpa mexicana

Arpa irlandesa

Cordófonos de vibración de cuerda por simpatía

En esta categoría nos encontramos principalmente con instrumentos étnicos, donde el más destacado es el Sitar originario de la India y Pakistán.

Se trata de un cordófono donde todas las cuerdas se pulsan con una púa ("mizrab") situada en el dedo índice, excepto las simpáticas, que eventualmente se tocan con el dedo meñique. El sitar tiene un total de 18 a 26 cuerdas de acero: 4 cuerdas para la melodía, 3 que proporcionan el acompañamiento armónico y rítmico, y entre 11 y 19 cuerdas afinables que vibran por simpatía y con su resonancia añaden cuerpo y textura al sonido (aunque en ocasiones pueden ser pulsadas con el meñique, como se dijo antes). El hecho que haya cuerdas que vibran por simpatía significa que hay cuerdas que se activan por la vibración de otras. Tiene una caja de resonancia en forma de pera hecha con madera de Teca.