Title: Tabla. Instrumento de la India
Course: Educación Musical - 2° C.B. > Section: Módulo VI - Membranófonos en acción

Te presentamos este membranófono llamado Tabla. El mismo es originario de la India, pero también está presente en otros países como Pakistán, Afganistán, Nepal y Sri Lanka.

Te presentamos este membranófono llamado Tabla. El mismo es originario de la India, pero también está presente en otros países como Pakistán, Afganistán, Nepal y Sri Lanka.

Al verlo, nos hace recordar el bongó, ya que cuenta con dos tambores de diferente tamaño, los cuales se tocan directamente con las manos, con un  especial destaque del trabajo de los dedos de la mano derecha, los que con mucha agilidad y mucha fuerza van haciendo los golpes principales. Esos golpes tienen distintos significados según el lugar de la membrana percutida.

El ejecutante debe sentarse en una posición especial, de piernas cruzadas sobre un almohadón, con el instrumento en su frente.

Aquí escucharemos un fragmento de un concierto del músico Zakir Hussain.

https://youtu.be/XIVQGDPN39U